Ag亚洲集团

新闻中心 新闻中心
Ag亚洲集团微信公众号

中化高纤获评2024年度中国石化联合会绿色工厂

2025-01-22

克日,中国石油和化学工业联合会宣布《关于认定2024年度石油和化工行业绿色制造名单的决议》,Ag亚洲集团旗下中化高纤依附在绿色制造领域的突出效果,荣获“2024年度石油和化工行业绿色工厂”称呼。

一直以来,中化高纤认真贯彻落实《“十四五”工业绿色生长妄想》、《工业领域碳达峰实验计划》, 将清洁生产和绿色生长理念深度融入企业生长战略,开展绿色制造系统建设事情,持之以恒地推动绿色工厂建设。公司通过推进固体废物源头减量及资源化使用,实现一样平常固体废物和危险废物合规处置惩罚率和工业固体废物综合使用率抵达100%。同时,公司进一步规范废水分类处置惩罚工艺,开展重难点废水处置惩罚综合治理,实验高盐废水处置惩罚、钙离子循环再使用等项目,以手艺升级推动废水资源化再使用。

在强化自身“绿色化、信息化、智能化”生长的同时,中化高纤起劲推动海内新质料行业温室气体排放量化检测核算标准化。现在,公司已乐成获得IATF16949,ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO50001等多项国际权威认证,对位芳纶长丝产品获得第三方认证机构揭晓的LCA全生命周期评价和产品碳足迹认证。公司于2024年加入体例了T/CCIIA 0016-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要领与要求 特种纤维产品》整体标准。

未来,中化高纤将严酷凭证绿色工厂建设评价要求,通过绿色智能制造协同赋能工业升级,为企业高质量生长增添新动能,以现实验动助力国家“双碳”目的的实现。

返回顶部
【网站地图】【sitemap】