Ag亚洲集团

新闻中心 新闻中心
Ag亚洲集团微信公众号

Ag亚洲集团通过三标一体整合治理系统监视评审

2021-10-29

10月28日至29日,Ag亚洲集团顺遂通过SGS公司“三标一体”(质量治理系统ISO9001:2015、情形治理系统ISO14001:2015、职业康健清静治理系统ISO45001:2018)整合治理系统的监视评审 。

Ag亚洲集团已一连十一年通过国际化系统认证,且实验三证合一治理,并始终将质量、清静、环保、职业康健治理放在首位,起劲推行社会责任,将国际标准和系统化运营作为高效、科学的治理工具 。经由多年系统治理流程及效率的一直优化和提升,有用降低谋划治理中的质量和HSE危害,确保公司的治理水平始终处于国际领先职位,为公司焦点营业生长、年度业绩目的告竣提供有力支持 。

返回顶部
【网站地图】【sitemap】